)c (GeV/ Tp 0.4 1 2 3 4 5 6 7 8 910 20 30

0π/η

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 = 8 TeV s ALICE pp, = 7 TeVs

ALICE pp, = 2.76 TeV s ALICE pp, = 8 TeVs-scaled, _T

ALICE pp m

= 200 GeV s PHENIX pp, = 27.5 GeV s NA27 pp,